en	Form author has checked the "public results" option
fa	نویسنده فرم گزینه «نتایج عمومی» را انتخاب کرده است

en	The results of this form are public. Please don't fill in any personal information below, as it will be visible to anyone.
fa	نتایج این فرم عمومی است. لطفا هیچ اطلاعات شخصی را در زیر وارد نکنید، چون برای هر کسی قابل مشاهده خواهد بود.

en	Back to results
fa	بازگشت به نتایج

en	Yakforms Public Results
fa	نتایج عمومی Yakforms

en	Give form author ability to give public access to his results.
fa	به نویسنده فرم توانایی دسترسی عمومی به نتایج خود را بدهید.