en	Actions

en	Cancel
fr	Annuler

en	Help
fr	Aide

en	Save
fr	Sauvegarder

en	Authentication settings
fr	Paramètres d’authentification

en	A default language must be selected.
fr	Une langue par défaut doit être choisie.

en	Unable to parse the CAS configuration.
fr	La configuration CAS est invalide (ce n’est pas du JSON valide).

en	Unable to parse the LDAP configuration.
fr	La configuration LDAP est invalide (ce n’est pas du JSON valide).

en	Unable to parse the message on login/subscribe configuration.
fr	Impossible d'analyser la configuration du message de connexion/inscription.

en	Maximum password size is mandatory.
fr	La taille maximum est obligatoire.

en	Minimum password size is mandatory.
fr	La taille minimum est obligatoire.

en	Min size can't be higher than max size. Please check your numbers.
fr	La taille minimum ne peut être plus élevée que la maximum. Merci de vérifier vos saisies.

en	Must be a valid URL.
fr	Doit être une URL valide.

en	Must be a valid email.
fr	Doit être une adresse mail valide.

en	Title is mandatory.
fr	Le titre est obligatoire.

en	Etherpad account
fr	Compte Etherpad

en	Anonymous pads
fr	Pads anonymes

en	Make all pads public, but always ask to be authentified
fr	Rendre tous les pads publics mais toujours demander à être authentifié pour y accéder

en	Apply
fr	Appliquer

en	Authentication method
fr	Méthode d’authentification

en	CAS settings
fr	Paramètres de configuration CAS

en	LDAP settings
fr	Paramètres LDAP

en	Central Authentication Service
fr	Service d’authentification centralisée (CAS)

en	internal
fr	interne

en	LDAP

en	Check user mails
fr	Vérifier les mails

en	Create user
fr	Créer un utilisateur

en	Use a job queue for pad deletion
fr	Utiliser une job queue pour la suppression des pads

en	Hide help blocks
fr	Cacher les blocs d’aide

en	Extra HTML for <head>
fr	HTML pour <head>

en	Make the user search by mail non case-sensitive
fr	Rendre la recherche d’utilisateur non sensible à la casse

en	Default language
fr	Langue par défaut

en	Message on login and subscribe pages
fr	Message sur les pages de connexion et d’inscription

en	Open registration
fr	Inscriptions ouvertes

en	Maximum size
fr	Taille maximum

en	Minimum size
fr	Taille minimum

en	Root Web URL
fr	Adresse Web

en	Search
fr	Rechercher

en	Show all users
fr	Afficher tous les utilisateurs

en	Email to send from
fr	Email d’envoi

en	SMTP Host
fr	Hôte SMTP

en	Password
fr	Mot de passe

en	SMTP Port
fr	Port SMTP

en	Encryption via SSL
fr	Chiffrement par SSL

en	Encryption via TLS
fr	Chiffrement par TLS

en	User
fr	Utilisateur

en	Title
fr	Titre

en	Token validity
fr	Validité des jetons

en	Trust the proxy
fr	Faire confiance au proxy

en	Use first and last name of users as nickname in pads
fr	Utiliser le prénom et le nom comme identifiant dans les pads

en	Administration login
fr	Identification pour l’administration

en	MyPads configuration
fr	Configuration MyPads

en	Search user
fr	Rechercher un utilisateur

en	User creation
fr	Création d’un utilisateur

en	Profile user edition
fr	Modification du profil de l’utilisateur

en	MyPads administration is tied to Etherpad administration. Please enter an authorized login and password, as fixed into Etherpad to be able to update MyPads settings.
fr	L’administration de MyPads utilise celle d’Etherpad. Merci de saisir un couple identifiant mot de passe autorisé, tel que fixé dans le fichier de configuration d’Etherpad, , afin de pouvoir modifier la configuration de MyPads.

en	SettingsOnly Etherpad admins have access this page. You can edit the global settings here and apply them. Changes will be effective directly.PasswordsBe careful about password sizes: if you have existing accounts and raise minimum size or decrease maximum size, some user passwords may become unseizable.Mail configurationMyPads can verify the mails of subscribed users by sending them an email which will be used by them to confirm their address. Moreover, MyPads need email sending for password recovery.Be cautious with SMTP configuration: bad parameters can lead to an Etherpad crash.Please note that, unlike other parameters, SMTP settings are only applied after Etherpad reboot.
fr	ParamètresSeuls les administrateurs de l’instance Etherpad ont accès à cette page. Vous pouvez y éditer les paramètres généraux et appliquer vos changements. Ceux-ci seront effectifs immédiatement.Mots de passeAttention avec les tailles de mot de passe : si vous avez déjà des utilisateurs et que vous augmentez la taille minimum ou réduisez le maximum, certains mots de passe risquent de ne plus pouvoir être saisis.Configuration mailMyPads peut vérifier les adresses mails des inscrits en leur envoyant un mail à partir duquel ils pourront confirmer que leur adresse existe bien. De plus, MyPads a besoin d’envoyer un mail pour la récupération de mot de passe.Soyez prudents avec la configuration du serveur d’envoi SMTP : de mauvais paramètres pourraient conduire à l’arrêt de votre instance Etherpad.Veuillez noter qu’à la différence des autres paramètres, la configuration SMTP ne sera prise en compte qu’après redémarrage de l’instance Etherpad.

en	This admin reserved page helps you to find users by entering their login. Once found, you will be able to edit or remove user.For simplicity and performance reasons, we don't offer here a full listing of subscribed users.
fr	Cette page d’administration est là afin que vous puissiez trouver un utilisateur en saisissant son identifiant. Une fois cela fait, vous serez en capacité de modifier ou supprimer cet utilisateur.Pour des questions de simplicité et de performance, nous ne proposons pas ici une liste complète de tous les utilisateurs inscrits.

en	Here you can create an account, even if registration is disabled.Please note that no email is sent to the user, even if email checking is enabled.
fr	Vous pouvez ici créer un compte même si les inscriptions sont désactivées.Veuillez noter qu’aucun mail ne sera envoyé à l’utilisateur ou utilisatrice, même si la vérification des emails est activée.

en	Here you can update all data associated to an existing user.Please note that by default, leaving password empty means keeping the current password. If you want to change it, you have to fill password field and its confirmation.
fr	Vous pourrez ici mettre à jour toutes les données associées à un utilisateur existant.Veuillez noter que par défaut, laisser le mot de passe vide signifie conserver le mot de passe utilisateur actuel. Si vous voulez changer ce mot de passe, vous devez remplir le champ correspondant ainsi que celui de confirmation.

en	Allow classic anonymous pads from on the Etherpad instance, created from the root URL of the server
fr	Autoriser les pads anonymes classiques sur l’instance Etherpad, pads créés à partir de l’adresse racine du serveur

en	This option removes the notion of restreint or private pads, making all of them public but they will be accessible to authentified users only.
fr	Cette option supprime les notions de pads restreints ou privés, les rendant tous publics mais ils ne seront accessibles qu’aux utilisateurs authentifiés.

en	You can choose between multiple authentication methods. The default is "internal". You can't mix authentication methods.
fr	Vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes d’authentification. La méthode par défaut est « interne ». Vous ne pouvez utiliser plusieurs méthodes d’authentification en même temps.

en	See details on the <a href="https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads/wikis/use-CAS-authentication">dedicated wiki page</a>.<br>Beside properties and defaultLang, all the settings are <a href="https://github.com/jsumners/simple-cas-interface/blob/HEAD/api.md#CASParameters" hreflang="en">simple-cas-interface</a> (the module used for the CAS authentication) settings. The `serverUrl` should not end with a trailing slash.
fr	Voir les détails sur la <a href="https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads/wikis/use-CAS-authentication" hreflang="en">page dédiée du wiki</a>.<br>À part properties et defaultLang, tous les paramètres sont des paramètres de <a href="https://github.com/jsumners/simple-cas-interface/blob/HEAD/api.md#CASParameters" hreflang="en">simple-cas-interface</a> (le module utilisé pour l’authentification CAS). Le paramètre `serverUrl` ne doit pas se terminer par un slash.

en	See details on the <a href="https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads/wikis/use-ldap-authentication">dedicated wiki page</a>.<br>Beside properties and defaultLang, all the settings are ldapauth-fork (the module used for the LDAP authentication) settings. You can add other settings to it, just go on <a href="https://www.npmjs.com/package/ldapauth-fork#ldapauth-config-options">the module page</a> to see which.
fr	Voir les détails sur la <a href="https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads/wikis/use-ldap-authentication" hreflang="en">page dédiée du wiki</a>.<br>À part properties et defaultLang, tous les paramètres sont des paramètres de ldapauthfork (le module utilisé pour l’authentification CAS). Vous pouvez y ajouter d’autres paramètres, consultez <a href="https://www.npmjs.com/package/ldapauth-fork#ldapauth-config-options" hreflang="en">la page du module</a> pour voir lesquels.

en	Check user mail given at subscription
fr	Vérification des adresses mails données par les utilisateurs lors de leur inscription

en	Etherpad has issues when deleting pads with a lot of revisions (total freeze, confirmed with 72,000 revisions). To avoid freeze of your Etherpad instance, you can use a job queue, provided by MyPads, to safely handle the deletion of pads. See details on https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads/wikis/Use-the-job-queue.
fr	Etherpad a des problèmes lors de la suppression des pads contenant beaucoup de révisions (gel complet, confirmé pour 72 000 révisions). Pour éviter le gel de votre instance d’Etherpad, vous pouvez utiliser une job queue fournie par MyPads pour gérer la suppression des pads en toute sécurité. Voir les détails sur https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads/wikis/Use-the-job-queue.

en	Help blocks shows in multiple MyPads pages, you can hide them with this setting
fr	Des blocs d’aide sont affichés dans de multiples pages de MyPads, vous pouvez les cacher avec ce paramètre de configuration

en	Custom HTML Code appended to tag <head>
fr	Code HTML personnalisé qui sera ajouté à la balise <head>

en	When you share a folder to someone, using his/her email address, you have to know exactly the case (ie JaneDoe@example.org) or MyPads won't find the user. This option makes MyPads search for email address case insensitive.
fr	Lorsque vous partagez un dossier avec quelqu’un en utilisant son adresse mail, vous avez besoin d’en connaître la casse (par ex. JaneDoe@exemple.org) ou MyPads ne retrouvera pas l’utilisateur ou l’utilisatrice. Cette option rend la recherche par adresse mail de MyPads insensible à la casse.

en	Default language for guest MyPads users
fr	Langue par défaut pour les utilisateurs sans compte

en	The etherpad settings.json fixed admin login
fr	L’identifiant administrateur donné dans le fichier settings.json d’Etherpad

en	You can display a message on login and subscribe pages. English language will be used as fallback if user’s language is not defined or empty. HTML is authorized, be careful!
fr	Vous pouvez afficher un message sur les pages de connexion et d’inscription. La langue anglaise sera utilisée comme langue de repli si la langue de l'utilisateur n'est pas définie ou est vide. L’HTML est autorisé, soyez prudent·e !

en	Configuration have not changed, so no update has been sent
fr	La configuration n’a pas été modifiée, aucune mise à jour n’a donc été envoyée

en	Allow anyone to create an account (no effect if the LDAP authentication is set)
fr	Permettre à tout un chacun de se créer un compte (sans effet si l’authentification LDAP est utilisée)

en	Password maximum number of characters
fr	Nombre maximum de caractères pour les mots de passe

en	Password minimum number of characters
fr	Nombre minimum de caractères pour les mots de passe

en	The root Web address used to access to Etherpad
fr	La racine de l’adresse Web utilisée pour accéder à Etherpad

en	Email address to use to send emails from MyPads
fr	Adresse courriel à utiliser pour envoyer des messages depuis MyPads

en	Domain name where the SMTP Server belongs to
fr	Le nom de domaine sur lequel pointer pour le serveur SMTP

en	Optional: if authentication to the SMTP server is required, password
fr	Facultatif : si le serveur SMTP nécessite une authentification, mot de passe à utiliser

en	SMTP Port to use
fr	Le port à utiliser

en	Check it if you want to use an encrypted SSL connexion between MyPads and your SMTP Server
fr	Utiliser le chiffrement SSL pour la connection entre MyPads et le serveur SMTP

en	Check it if you want to use an encrypted TLS connexion between MyPads and your SMTP Server
fr	Utiliser le chiffrement TLS pour la connection entre MyPads et le serveur SMTP

en	Optional: if authentication to the SMTP server is required, username
fr	Facultatif : si le serveur SMTP nécessite une authentification, identifiant à utiliser

en	Configuration has been updated successfully
fr	La configuration a été mise à jour avec succès

en	Global title displayed on your MyPads instance
fr	Titre principal affiché sur votre instance MyPads

en	The time, in minutes, generated tokens are valid until users confirm their subscription
fr	Le temps, en minutes, pendant lequel les jetons générés sont valides, afin que les utilisateurs puissent confirmer leur adresse mail

en	Configuration with a reverse proxy for the use of the same instance on several domains, this automatically calculates the service url according to requests without taking the parameter "rootUrl" into account.
fr	Configuration avec un reverse proxy pour un usage d'une même instance sur plusieurs domaines, cela permet de calculer automatiquement l'url du service en fonction des requêtes sans tenir compte du paramètre "rootUrl".

en	Please enter a login to search around database users
fr	Merci de saisir un identifiant de manière à effectuer une recherche dans la base de données

en	User found, please see options inside the form
fr	Utilisateur trouvé. Voyez les options dans le formulaire

en	No user for this login
fr	Pas d’utilisateur pour cet identifiant

en	You are on the verge of removing definitively this account and all the folders and pads on which the user is the unique administrator. If you are really sure about what you are doing, please click on the OK button.
fr	Vous êtes sur le point de supprimer définitivement ce compte utilisateur et tous les dossiers et pads pour lesquels cet utilisateur est seul administrateur. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez cliquer sur le bouton OK.

en	Force the use of first and last name as nickname in pads
fr	Force l’utilisation du prénom et du nom des utilisateurs dans les pads

en	General settings
fr	Paramètres généraux

en	Mail settings
fr	Paramètres mails

en	Password settings
fr	Paramètres mot de passe

en	Successful user creation!
fr	Création d’un utilisateur terminée avec succès !

en	Number of users:
fr	Nombre d’utilisateurs :

en	Search by login
fr	Rechercher par identifiant

en	Your account has not been confirmed.
fr	Votre compte n’a pas été confirmé.

en	Access denied: you must be an authenticated Etherpad instance admin.
fr	Accès interdit : vous devez être un administrateur authentifié de l’instance Etherpad.

en	Access denied: no CAS ticket provided.
fr	Accès interdit : ticket CAS non fourni.

en	Access denied
fr	Accès interdit

en	You're not allowed to get this record.
fr	Vous n’êtes pas autorisé à voir cet enregistrement.

en	You're not allowed to edit this record.
fr	Vous n’êtes pas autorisé à modifier cet enregistrement.

en	The email address returned by the LDAP server is not valid.
fr	L’adresse de courriel renvoyé par le serveur LDAP n’est pas valide.

en	You must be authenticated.
fr	Vous devez être authentifié.

en	Not authenticated.
fr	Pas authentifié.

en	Sorry, you can't recover you password from here.
fr	Désolé, vous ne pouvez pas récupérer votre mot de passe à partir d’ici.

en	Sorry, registration is disabled.
fr	Désolé, la création de comptes est désactivée.

en	Password is not correct.
fr	Le mot de passe n’est pas correct.

en	Your password is the one registered when using external authentification. This server use internal authentication and as a safety mesure, this password is not allowed. Please click on the "Lost your password?" link to change it and be able to login.
fr	Votre mot de passe est celui enregistré lors de l’utilisation d’une méthode d’authentification externe. Ce serveur utilise l’authentification interne et, par mesure de sécurité, ce mot de passe n’est pas autorisé. Veuillez cliquez sur le lien « Mot de passe perdu ? » pour le modifier et pouvoir vous connecter.

en	Your security token is invalid.
fr	Votre jeton de sécurité est invalide.

en	Configuration loading has failed. Please contact your administrator.
fr	Le chargement de la configuration a échoué. Merci de contacter votre administrateur.

en	The record has not been found.
fr	L’enregistrement n’a pas été trouvé.

en	Language update cannot be done. The default language will be used.
fr	Le changement de langue n’a pu être fait. La langue par défaut sera utilisée.

en	Mail settings have not been done on this server. Please contact its administrator.
fr	Le paramétrage des envois de mail n’a pas été fait sur ce serveur. Merci de contacter son administrateur.

en	Root Url setting has not been entered on this server. Please contact its administrator.
fr	Le paramétrage de l’adresse Web racine n’a pas été fait sur ce serveur. Merci de contacter son administrateur.

en	Unable to bind to LDAP server with this settings. Please check your LDAP settings.
fr	Impossible de se connecter au serveur LDAP avec ces paramètres. Veuillez vérifier votre configuration LDAP.

en	Something goes wrong with cascade pads removal.
fr	Quelque chose s’est mal déroulé avec la suppression en cascade des pads.

en	Folder does not exist.
fr	Le dossier n’existe pas.

en	Some users, admins or pads have not been found.
fr	Des utilisateurs, administrateurs ou pads n’ont pas été trouvés.

en	You are not an user of this folder.
fr	Vous n’êtes pas utilisateur de ce dossier.

en	You can't resign the unique administrator.
fr	Vous ne pouvez pas désinscrire cet utilisateur du dossier s’il est l’unique administrateur.

en	Pad does not exist.
fr	Le pad n’existe pas.

en	Pad folder or at least one of the users are not found.
fr	Le dossier rattaché à ce pad ou au moins l’un de ses utilisateurs n’a pas été trouvé.

en	You are not allowed to access to this record.
fr	Vous n’êtes pas autorisé à accéder à cet enregistrement.

en	Sorry, an unexpected has error has occurred.
fr	Désolé, une erreur inattendue s’est produite.

en	Token has expired. Please make a new request.
fr	Le token a expiré. Merci de faire une nouvelle requête.

en	Used token contains incorrect data for this request.
fr	Le token employé contient des données incorrectes pour cette requête.

en	Callback must be a function.
fr	Callback doit être une fonction.

en	gid must be a string.
fr	gid doit être une chaîne de caractères.

en	_id, when defined, must be a string.
fr	_id, lorsque défini, doit être une chaîne de caractères.

en	Invite must be a boolean.
fr	Invite doit être un booléen.

en	Key must be a string.
fr	Key doit être une chaîne de caractères.

en	logins must be an array.
fr	logins doit être un tableau JavaScript.

en	Login is required.
fr	Un identifiant est obligatoire.

en	Login must be a string.
fr	Login doit être une chaîne de caractères.

en	Email is invalid.
fr	Le mail est invalide.

en	message must be a string.
fr	message doit être une chaîne de caractères.

en	Parameters are mandatory.
fr	Des paramètres sont obligatoires.

en	Some parameter must be a string.
fr	L’un des arguments devrait être une chaîne de caractères.

en	Missing password.
fr	Le mot de passe est manquant.

en	Password size is too short or too long.
fr	La taille du mot de passe est invalide.

en	Password must be a string.
fr	Password doit être une chaîne de caractères.

en	Your SMTP server configuration is invalid.
fr	Votre configuration SMTP est invalide.

en	String can't be more than 100 characters.
fr	La chaîne de caractères ne peut dépasser 100 caractères.

en	subject must be a string.
fr	subject doit être une chaîne de caractères.

en	to must be an email address.
fr	to doit être une adresse mail valide.

en	Type must be either pads or folders.
fr	Type doit être soit pads, soit groups.

en	Unable to use Etherpad settings.json.
fr	Impossible d’utiliser le fichier settings.json d’Etherpad.

en	crud must be add, set or del.
fr	crud doit être add, set ou del.

en	In set and del modes, ulistid is mandatory.
fr	Dans les modes set et del, ulistid est obligatoire.

en	In add mode, name of the userlist is mandatory.
fr	Dans le mode création, le nom de la liste utilisateur est obligatoire.

en	In set mode, name or uids is mandatory.
fr	Dans le mode édition, le nom ou la liste des identifiants utilisateurs est obligatoire.

en	User is invalid.
fr	User n’est pas valide.

en	Value is mandatory.
fr	Value est obligatoire.

en	withExtra must be a boolean.
fr	withExtra doit être un booléen.

en	User already exists, please choose another login.
fr	L’utilisateur existe déjà, merci de choisir un autre identifiant.

en	Bookmark not found.
fr	Favori non trouvé.

en	This user email has already been used, please choose another one.
fr	Ce mail utilisateur a déjà été utilisé, merci d’en indiquer un autre.

en	User not found.
fr	Utilisateur non trouvé.

en	Userlist not found.
fr	Liste utilisateur non trouvée.

en	Bookmark page offers you the ability to see all your bookmarked elements from MyPads. You can remove them from bookmarks if you want to.
fr	La page de favoris vous permet de voir l’ensemble des éléments de MyPads que vous avez mis en favoris et éventuellement de les en supprimer.

en	My Bookmarks
fr	Mes favoris

en	and
fr	et

en	MyPads is an Etherpad plugin which have been founded in 2014 on Ulule by 413 backers and organized by the non-profit organization Framasoft. It handles:users and their authentication; folders of pads per user, unlimited, sharable;attached pads, with choice between invite known users to use them, making them private with password or letting them public.
fr	MyPads est un plugin Etherpad qui a été financé en 2014 par 413 contributeurs sur Ulule et porté par l’association Framasoft. Il prend en chargedes utilisateurs et leur authentification;des dossiers de pads par utilisateur, illimités et partageables;les pads qui leur sont attachés, donne la possibilité d’inviter des utilisateurs connus à les utiliser, les rendre privés sous contrainte de mot de passe ou les fixer en accès public.

en	Powered by <a href="https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads" target="_blank">MyPads</a><br>Published under Apache License 2.0
fr	Propulsé par <a href="https://framagit.org/framasoft/Etherpad/ep_mypads" target="_blank">MyPads</a><br>Publié sous la licence Apache 2.0

en	English
fr	Français

en	no
fr	non

en	or
fr	ou

en	yes
fr	oui

en	Add a new folder
fr	Créer un nouveau dossier

en	VisibilityYou have the choice between three levels of visibility. It will impact all linked pads:, default choice: access of the pads are limited to a list of invited users you have chosen;: in this mode, you have to enter a password and access to the pads will be checked against this password;: in this mode, all pads are public, users just need to have the URL address.ReadonlyIf you check , all attached pads will stay in their state, and can not be edited. Note that visibility still works in readonly mode.
fr	AccèsVous avez le choix entre trois niveaux de visibilité. Cela impactera tous les pads liés :, le choix par défaut : l’accès aux pads sera limité à une liste d’utilisateurs invités que vous aurez choisis ; : dans ce mode vous aurez à saisir un mot de passe qui sera vérifié pour autoriser l’accès ; : dans ce mode, tous les pads sont publics, les utilisateurs n’ont alors besoin que de l’adresse URL pour y accéder.Lecture seuleSi vous activez la , tous les pads attachés conserveront leur dernier état connu et ne pourront être édités. Notez que la visibilité fonctionnera toujours.

en	TagsYou can attach tags to this element by clicking on the corresponding input field and selecting them one by one.To create a new tag, fill it and type ENTER key or click on the 'Ok' button. Once the tag has been added, it will automatically been selected on this form.You can remove a tag by clicking on the cross located on the right of it.
fr	LabelsVous pouvez associer des labels à cet élément en cliquant sur le champ correspondant et en les sélectionnant un par un.Pour créer un nouveau label, saisissez-le et appuyez sur la touche ENTRÉE ou cliquez sur le bouton « Ok ». Une fois le label ajouté, il sera automatiquement sélectionné sur ce formulaire.Vous pouvez supprimer un label en cliquant sur la croix située à sa droite.

en	VisibilityAll pads are public, authenticated users just need to have the URL address.
fr	AccèsTous les pads sont publics, les utilisateurs authentifiés n’ont alors besoin que de l’adresse URL pour y accéder.

en	Administration sharing
fr	Partage d’administration

en	You can't share administration with users who have no account in this instance:
fr	Vous ne pouvez pas partager l’administration de ce dossier avec des utilisateurs qui ne possèdent pas de compte sur cette instance :

en	Administration sharing has been successfully achieved for
fr	La partage d’administration s’est achevé avec succès pour

en	Archived folders
fr	Archivés

en	Bookmark
fr	Mettre en favori

en	Bookmarked folders
fr	Favoris

en	Edit
fr	Modifier

en	Edit a folder
fr	Modifier un dossier

en	The name of the folder is required.
fr	Le nom du dossier est nécessaire.

en	Allow simple users of the folder to create pads?
fr	Autoriser les utilisateurs du dossier à créer des pads ?

en	Archived
fr	Archivé

en	Description

en	Folder parameters?
fr	Paramètres du dossier ?

en	Name
fr	Nom

en	Private
fr	Privé

en	Public

en	Readonly
fr	Lecture seule

en	Restricted
fr	Restreint

en	Visibility
fr	Accès

en	Folders I am admin
fr	Dossiers dont je suis l’administrateur

en	You can select one or several filters, click again on it to deactivate.
fr	Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs filtres, cliquez à nouveau pour les désactiver.

en	Filters
fr	Filtres

en	Folders I have been invited
fr	Dossiers auxquels j’ai été invité

en	Folder
fr	Dossier

en	Folders
fr	Dossiers

en	Folders can contain pads. Here are your folders: those you have created, those you have been explicitly invited.
fr	Les dossiers peuvent contenir des pads. Vous trouverez ici vos dossiers, c’est à dire ceux que vous avez créés et ceux auxquels vous avez été explicitement invités.

en	Folder has been successfully created.
fr	Le dossier a été ajouté avec succès.

en	This allows users of the folder that don't have administrator rights to create pads in the folder.
fr	Ceci autorise les utilisateurs du dossier qui n’ont pas les droits d’administration à créer des pads dans le dossier.

en	If checked, folder will appear in the archived folders list even if it's bookmarked.
fr	Si sélectionné, le dossier apparaîtra dans la liste des dossiers archivés même s’il est mis en marque-page.

en	The chat history of the pad has been successfully removed.
fr	L’historique du chat du pad a été supprimé avec succès.

en	Are you sure you want to remove the chat history of this pad?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer l’historique du chat de ce pad ?

en	An optional long text to describe your folder
fr	Un texte facultatif pour décrire votre dossier

en	Folder has been successfully updated.
fr	Le dossier a été mis à jour avec succès.

en	By default, pad inherits from parameters of the folder they belong to. You can overwrite them if you want.
fr	Par défaut, les pads héritent des paramètres du dossier dont ils font partie. Vous pouvez cependant leur fixer des règles spécifiques.

en	Name
fr	Nom

en	Pad has been successfully created.
fr	Le pad a été créé avec succès.

en	Pad has been successfully updated.
fr	Le pad a été mis à jour avec succès.

en	Select the wanted folder for your migration.
fr	Choisissez le dossier souhaité pour votre migration.

en	Sorry but no other folder is available. You should create one before.
fr	Désolé mais aucun autre dossier n’est disponible. Vous devriez en créer un d’abord.

en	All pads have been successfully moved.
fr	Tous les pads ont été déplacés avec succès.

en	Pad has been successfully removed.
fr	Le pad a été supprimé avec succès.

en	Are you sure you want to remove this pad ? WARNING: this action is irreversible, the pad will be deleted for EVERYONE that has access to it.
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce pad ? ATTENTION, cette action est irréversible, le pad sera supprimé pour TOUTE PERSONNE y ayant accès.

en	Required in private mode
fr	Requis pour le mode privé

en	If checked, linked pads will be in readonly mode and the folder will be in the archived folders list unless it's bookmarked.
fr	Si sélectionné, les pads liés seront en lecture seule et le dossier apparaîtra dans la liste des dossiers archivés sauf s’il est mis en marque page.

en	Folder has been successfully removed.
fr	Le dossier a été supprimé avec succès.

en	Are you sure you want to remove this folder ? WARNING: this action is irreversible, the folder and its pads will be deleted for EVERYONE that has access to it.
fr	Voulez-vous vraiment supprimer ce dossier ? ATTENTION, cette action est irréversible, le dossier et ses pads seront supprimés pour TOUTE PERSONNE y ayant accès.

en	Are you sure you want to resign from this folder ?
fr	Voulez-vous vraiment quitter ce dossier ?

en	You have left the folder successfully.
fr	Dossier quitté avec succès.

en	Required, restricted by default to invited users or admins.
fr	Requis, restreint par défaut aux utilisateurs ou administrateurs invités.

en	You can't invite users who have no account in this instance:
fr	Vous ne pouvez pas inviter des utilisateurs qui ne possèdent pas de compte sur cette instance :

en	UserlistsYou can select one or more userlists. Each click will add all members of the selected userlist to invited users.Invite usersThis field accepts one email or login at a time. When ENTER is typed, or OK is clicked, the filled data is added to the list of invited users. A list of known users helps you to fill the input.UsersThis list contains all selected users. You can remove one by clicking the sign after each item.NotePlease note that, for instance, registered users will be automatically added to your folder. In short term, external users will receive a mail for creating an account.
fr	Liste d’utilisateursVous pouvez sélectionner une ou plusieurs listes. En en choisissant une, ses membres seront tous invités.Inviter des utilisateursCe champ accepte un email ou identifiant à la fois. Quand vous pressez ENTRÉE ou cliquez sur OK, l’élément saisi est ajouté à la liste des utilisateurs invités. Une liste d’utilisateurs connus vous aide à saisir.UtilisateursCette liste contient tous les utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur la croix rouge [X] derrière chaque élément.NoteMerci de noter que, pour le moment, seuls les utilisateurs enregistrés pourront être ajoutés à votre dossier. Cela signifie que les utilisateurs externes à Mypads ne recevront pas de mail pour les inviter à créer un compte.

en	You can invite as many users as you want.
fr	Vous pouvez inviter autant d’utilisateurs que vous le souhaitez.

en	Invite and manage users
fr	Inviter et gérer les utilisateurs

en	Email or login
fr	Mail ou identifiant

en	User invitation has been successfully achieved for
fr	L’invitation s’est déroulée avec succès pour

en	Selected users
fr	Utilisateurs sélectionnés

en	Users selection
fr	Sélection d’utilisateurs

en	Invite a list of users
fr	Inviter une liste d’utilisateurs

en	Marking successfully
fr	Favori créé avec succès

en	My Folders
fr	Mes dossiers

en	No folder
fr	Aucun dossier

en	Create a new pad
fr	Créer un nouveau pad

en	Enter the name of the new pad
fr	Saisissez le nom du nouveau pad

en	Admins
fr	Administrateurs

en	Deselect all pads
fr	Désélectionner tous les pads

en	Edit a pad
fr	Modifier un pad

en	Enter the new name of the pad
fr	Saisissez le nouveau nom du pad

en	Expand
fr	Agrandir

en	folder:
fr	dossier :

en	Move pads to another folder
fr	Déplacer des pads vers un autre dossier

en	Please select the wanted folder for your migration. Only folders on which you are admin are listed.Once chosen, click on the submit button and wait for a moment.
fr	Merci de sélectionner le dossier souhaité pour votre migration. Seuls les dossiers dont vous êtes administrateur apparaissent.Une fois choisi, cliquez sur le bouton d’envoi et attendez un moment

en	Pads migration of the folder
fr	Migration des pads du dossier

en	No pad linked
fr	Aucun pad attaché

en	Open in a new tab
fr	Ouvrir dans un nouvel onglet

en	Pad

en	Pads

en	Public access: you are not allowed to see this data.
fr	Accès public : vous n’êtes pas autorisé à voir ces données.

en	Reduce
fr	Réduire

en	Select all pads
fr	Sélectionner tous les pads

en	Please, select at least one pad.
fr	Veuillez sélectionner au moins un pad.

en	Sort pads by
fr	Ranger les pads par

en	creation date
fr	date de création

en	name
fr	nom

en	last update
fr	dernière mise à jour

en	Title
fr	Titre

en	Users
fr	Utilisateurs

en	No user
fr	Pas d’utilisateur

en	Here is the main interface of the current pad.If the folder or the pad is private, you need to enter the password to be able to access to it.If you want to show the folder and if you have the permission to, you can click on the folder name.
fr	Vous voici sur l’interface principale du pad affiché.Si le dossier ou le pad est privé, vous aurez besoin de saisir le mot de passe pour y avoir accès.Si vous voulez visualiser le dossier et que vous y avez accès, vous pouvez cliquer sur le nom de celui-ci.

en	Visibility
fr	Visibilité

en	Properties
fr	Propriétés

en	Unsubscribe from the folder
fr	Se désabonner du dossier

en	Remove
fr	Supprimer

en	Remove chat history
fr	Supprimer l’historique du chat

en	Search on common fields with at least 3 characters
fr	Recherche sur les champs les plus communs avec au moins 3 caractères

en	Search for a pad name
fr	Rechercher un pad

en	Share
fr	Partager

en	Share administration
fr	Partager l’administration

en	Please share this URL to your guests.
fr	Merci de partager cette adresse avec vos invités.

en	Please enter the password to be able to share.
fr	Merci de saisir le mot de passe afin de pouvoir partager le pad.

en	By default, folders are ordered by creation date, older first. You can choose to use another orders. Click again to reverse order.
fr	Par défaut, les dossiers sont ordonnés par la date de création, les plus anciens en premier. Vous pouvez opter pour d’autres tris ici. Cliquer à nouveau inverse l’ordre de tri.

en	Sort by
fr	Ranger par

en	You can filter by one or more tags. Click again to deactivate if wanted.
fr	Vous pouvez filtrer par un ou plusieurs labels. Cliquez à nouveau pour les désactiver.

en	Tags
fr	Labels

en	Unmark
fr	Supprimer des favoris

en	View
fr	Voir

en	The details of the folder show you:options defined when folder has been created or updated;list of pads created for this folder;and list of admins and users of the folder.From there, you can: create new pads, edit them, remove or mark them;share administration of your folder with other users;invite other users to view and edit pads of the folder.
fr	Les détails d’un dossier vous montrent :les options définies lorsque le dossier a été créé ou mis à jour ;la liste des pads créés pour ce dossier ;et la liste des administrateurs et utilisateurs de ce dossier.À partir de là, vous pouvez : créer de nouveaux pads, les modifier, les supprimer ou les mettre en favoris ;partager l’administration de votre dossier avec d’autres utilisateurs ;inviter d’autres utilisateurs à voir et participer aux pads de ce dossier.

en	View and manage folder and its pads
fr	Voir et gérer le dossier et ses pads

en	Administration

en	My Bookmarks
fr	Mes Favoris

en	Configuration

en	Logout
fr	Déconnexion

en	My Folders & Pads
fr	Mes Dossiers & Pads

en	My Profile
fr	Mon Profil

en	My Userlists
fr	Mes listes utilisateurs

en	Users
fr	Utilisateurs

en	Error
fr	Erreur

en	An unexpected error has been raised. Please contact the administrator.
fr	Une erreur inattendue s’est produite. Merci de contacter l’administrateur.

en	Info

en	Success
fr	Succès

en	Action has been successfully achieved.
fr	L’action s’est achevée avec succès.

en	Warning
fr	Avertissement

en	You can associate to this element as many tags as you wish
fr	Vous pouvez associer à cet élément autant de labels que vous le souhaitez

en	Enter your tag
fr	Entrez votre label

en	Tags
fr	Labels

en	Profile successfully updated.
fr	Profil mis à jour avec succès.

en	Successful subscription. An email has been sent to you in order to confirm your email address before you can login.
fr	Inscription terminée avec succès. Un email vous a été envoyé afin de confirmer votre adresse email avant que vous puissiez vous identifier.

en	Successful subscription ! Welcome.
fr	Inscription terminée avec succès ! Bienvenue.

en	Successful authentication ! Welcome.
fr	Authentification réussie ! Bienvenue.

en	You have been successfully disconnected.
fr	Vous avez été déconnecté avec succès.

en	Welcome
fr	Bienvenue

en	Customized color for pads
fr	Couleur pour les pads

en	#00cc00

en	Email
fr	Courriel

en	username@example.org
fr	identifiant@exemple.org

en	The hexadecimal code must be like #000000.
fr	Le code hexadécimal doit être au format #000000.

en	The email is required and should be valid.
fr	Une adresse email est obligatoire et doit être valide.

en	Login is required.
fr	Un identifiant est nécessaire.

en	Log out error: you were not authenticated.
fr	Erreur à la déconnexion : vous n’étiez pas authentifié.

en	The entered passwords do not match.
fr	Les mots de passe saisis ne correspondent pas l’un à l’autre.

en	Firstname
fr	Prénom

en	Login
fr	Connexion

en	Every change into your profile needs the current password field to be correctly filled. Please note that:you can change everything by updating the appropriate field;leaving password and password confirmation empty won't affect your current password;you can't change your login at the moment but it will be possible in the future;if you want to change your password, please enter the new one into the password field and confirm it with the password confirmation.
fr	Tout changement dans votre profil nécessite votre mot de passe actuel. Merci de noter que :vous pouvez modifier toute information en utilisant le champ correspondant ;laisser les champs de mot de passe et de confirmation vides n’aura pas d’effet sur votre mot de passe actuel ;vous ne pouvez pas changer d’identifiant pour le moment mais ce sera bientôt possible ;si vous voulez changer votre mot de passe, merci d’en saisir un nouveau dans le champ mot de passe et de le confirmer avec le champ de confirmation.

en	Your account has been successfully confirmed. You can now login.
fr	Votre compte a été confirmé avec succès. Vous pouvez dorénavant vous identifier.

en	Your password has been successfully updated.
fr	Votre mot de passe a été mis à jour avec succès.

en	The hexademical code for color you want to be used by default in pads
fr	Le code hexadécimal pour la couleur que vous souhaitez utiliser par défaut pour les pads

en	The email is required for password recovery.
fr	L’adresse mail est nécessaire pour la procédure de récupération de mot de passe.

en	Your default browser configuration, depending on available languages on MyPads.
fr	Selon la configuration de votre navigateur par défaut, dépend de ceux disponibles sur MyPads.

en	The unique login you choose when you have subscribed.
fr	L’identifiant unique que vous avez choisi lorsque vous vous êtes inscrit.

en	Optional field
fr	Champ facultatif

en	If defined, replace your login in pads if you have checked "Use login and color in pads?".
fr	Si défini, remplace votre identifiant dans les pads, si vous avez coché « Identifiant et couleur dans les pads ? ».

en	You should have received an email to the address you have used when you subscribe. This email contains a Web address that is temporary valid. Please follow this url to change your password.
fr	Vous devriez avoir reçu un message sur l’adresse mail que vous avez saisie lors de votre inscription. Ce message contient une adresse Web qui n’est valide que temporairement. Merci de suivre cette adresse afin de modifier votre mot de passe.

en	Must be between
fr	Doit être compris entre

en	For verification: must be the same as password.
fr	Pour confirmer : doit être le même que le mot de passe.

en	Security check: required for all profile changes.
fr	Mesure de sécurité : nécessaire pour tout changement sur le profil.

en	characters
fr	caractères

en	Remove definitively your account and all the folders and pads on which you are the unique administrator.
fr	Supprimer définitivement votre compte et tous les dossiers et pads dont vous êtes l’unique administrateur.

en	Account removed with success.
fr	Compte supprimé avec succès.

en	You are on the verge of removing definitively your account and all the folders and pads on which you are the unique administrator. If you are really sure about what you are doing, please enter your current password and click OK.
fr	Vous êtes sur le point de supprimer définitivement votre compte ainsi que tous les dossiers et pads dont vous êtes l’unique administrateur. Si vous êtes réellement sûr de ce que vous faites, merci de saisir votre mot de passe et de cliquer sur OK.

en	Use chosen color in pads by default?
fr	Utiliser la couleur choisie dans les pads par défaut ?

en	Use login and chosen color in pads by default?
fr	Utiliser votre identifiant et votre couleur dans les pads par défaut ?

en	Language
fr	Langue

en	Lastname
fr	Nom

en	Login
fr	Se connecter

en	Mandatory fields
fr	Champs obligatoires

en	MyPads account
fr	Compte MyPads

en	Ok

en	Optional fields
fr	Champs facultatifs

en	Organization
fr	Organisation

en	(or subscribe)
fr	(ou inscription)

en	Nickname used in pads
fr	Pseudonyme utilisé dans les pads

en	Password Confirmation
fr	Confirmation de mot de passe

en	Current password
fr	Mot de passe actuel

en	Password recovery
fr	Récupération de mot de passe

en	Password
fr	Mot de passe

en	Lost your password?
fr	Mot de passe perdu ?

en	Please wait, the service is currently loading.
fr	Veuillez patienter, le service est en train de charger.

en	Profile
fr	Profil

en	Register
fr	S’enregistrer

en	Remove my account
fr	Supprimer mon compte

en	Subscribe
fr	S’inscrire

en	********

en	Use color in pads?
fr	Couleur dans les pads ?

en	Use login and color in pads?
fr	Identifiant et couleur dans les pads ?

en	Username
fr	Identifiant

en	Create a new userlist
fr	Créer une nouvelle liste d’utilisateurs

en	Edit userlist
fr	Modifier la liste utilisateurs

en	The name of the userlist is required.
fr	Le nom de la liste utilisateurs est obligatoire.

en	Name
fr	Nom

en	Users
fr	Utilisateurs

en	You can add as many emails or logins you want.
fr	Vous pouvez ajouter autant d’emails ou d’identifiants que vous le souhaitez.

en	One email or login per line
fr	Un email ou identifiant par ligne

en	Add as many users as you want.
fr	Ajoutez autant d’utilisateurs que vous le souhaitez.

en	NameYou must give a name to the userlist, in order to be able to identify it.UsersYou can add as many users as you want. To do it, please enter the email or login and click on the 'OK' button. Note that already known users can be selected from the input.To remove users, click on the cross located at the right of each user.
fr	NomVous devez saisir un nom pour la liste d’utilisateurs, afin de pouvoir l’identifier.UtilisateursVous pouvez ajouter autant d’utilisateurs que vous le souhaitez. Pour cela, entrez l’adresse email ou l’identifiant et cliquez sur le bouton « OK ». Notez que les utilisateurs déjà connus peuvent être sélectionnés depuis la zone de saisie.Pour supprimer des utilisateurs, cliquez sur la croix située à la droite de chaque utilisateur.

en	Here you can find all your userlists, ordered by creation date. Summary information are available with the name of each userlist and the number of users linked.Through action icons, located on top right of each userlist, you can edit or remove lists. Details are available in the form view, via edit action.
fr	Vous trouverez ici toutes vos listes d’utilisateurs, rangées par date de création. Des informations résumées sont disponibles avec le nom de chaque liste et le nombre d’utilisateurs liés.Avec les icônes d’actions, situées en haut à droite de chaque liste, vous pouvez modifier ou supprimer les listes. Davantage de détails sont disponibles sur le formulaire d’édition.

en	Userlist has been successfully created.
fr	La liste d’utilisateurs a été créée avec succès.

en	Userlist has been successfully updated.
fr	La liste d’utilisateurs a été mise à jour avec succès.

en	Name of the userlist
fr	Nom de la liste d’utilisateurs

en	Userlist has been successfully removed.
fr	La liste d’utilisateurs a été supprimée avec succès.

en	Are you sure you want to remove this userlist?
fr	Voulez-vous vraiment supprimer cette liste d’utilisateurs ?

en	You can't add users who have no account in this instance:
fr	Vous ne pouvez pas ajouter des utilisateurs qui ne possèdent pas de compte sur cette instance :

en	By selecting a userlist, you will invite all its users at the same time.
fr	En sélectionnant une liste, vous inviterez tous ses utilisateurs en même temps.

en	User adding has been successfull for
fr	L’ajout d’utilisateurs a été réalisé avec succès pour

en	Userlist
fr	Liste utilisateurs