en	%1 is not a valid URL.
sv	%1 är inte en giltig länk.

en	A page with a table containing the same informations that the JSON response
sv	En sida med en tabell innehållande samma information som JSON-responsen

en	About
sv	Om

en	Admin password
sv	Administratörslösenord

en	Bad password
sv	Ogiltigt lösenord

en	Copy to clipboard
sv	Kopiera till urklipp

en	Counter
sv	Räknare

en	Created
sv	Skapad

en	Custom shortened text
sv	Anpassad förkortad text

en	Delete
sv	Radera

en	Export your URLs
sv	Exportera dina länkar

en	Failure reason
sv	Orsak för haveri

en	File imported
sv	Filen har importerats

en	Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
sv	Visa information (som besöksräknare och datum för skapande) för en förkortad länk.

en	Go!
sv	Kör!

en	Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link
sv	Tryck Enter och sedan Crtl+C för att kopiera den nerkortade länken

en	Home
sv	Hem

en	If "action" is defined to "logout":
sv	Om ”action” har satts till ”logout”:

en	If "adminpwd" is defined:
sv	Om ”adminpwd” har definierats:

en	If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise
sv	Om det är lika med ”json” kommer svaret ges i JSON-format, i annat fall som HTML

en	If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records.
sv	Om du är inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) kommer du få statistiken för alla länkar, sorterade efter antal besökare i fallande ordning och %1 poster per sida.

en	If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter
sv	Om du är inloggad som administratör kan du ange parametern ”sida”

en	Import URLs
sv	Importera länkar

en	It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
sv	Detta kommer använda LSTUs kakor för att avgöra vilken förkortad länks statistik som ska skickas.

en	JSON: failure
sv	JSON: misslyckades

en	JSON: success
sv	JSON: lyckades

en	License:
sv	Licens:

en	Login
sv	Logga in

en	Logout
sv	Logga ut

en	Logout from admin stats
sv	Logga ut från administrationsstatistiken

en	Next
sv	Nästa

en	No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
sv	Ingen förkortad länk tillgänglig. Försök kontakta administratören på %1. Din länk som skulle kortas: %2

en	Parameters:
sv	Parameterar:

en	Password
sv	Lösenord

en	Please, check your credentials: unable to authenticate.
sv	Kontrollera gärna dina uppgifter: kunde inte bekräfta identitet.

en	Previous
sv	Föregående

en	QRCode
sv	QR-kod

en	Response for HTML format
sv	Svar för HTML-format

en	Response for JSON format
sv	Svar för JSON-format

en	Response:
sv	Svar:

en	Shortened URL
sv	Förkortad länk

en	Should always be successful
sv	Borde alltid lyckas

en	Signin
sv	Logga in

en	Sorry, unable to parse the provided file
sv	Kunde tyvärr inte tolka filen

en	Statistics
sv	Statistik

en	The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it.
sv	Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Spamhaus. Jag vägrar förkorta den.

en	The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it.
sv	Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Google Safe Browsing. Jag vägrar förkorta den.

en	The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
sv	Länken omdirigerar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.

en	The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain).
sv	Länken du vill förkorta kommer från en domän (%1) har på den här servern (troligen på grund av att spammare använder den här domänen). Jag vägrar förkorta den.

en	The shortened URL %1 doesn't exist.
sv	Den förkortade länken %1 finns inte.

en	The shortened URL %1 no longer exists.

en	The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1
sv	Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1

en	To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")
sv	För att logga in som administratör, ändra det till lösenordet som anges i inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”

en	To do an admin logout, set it to "logout".
sv	För att logga ut som administratör, ändra det till ”logout”.

en	Too many bad passwords. You're banned.
sv	För många ogiltiga lösenord. Du har blockerats.

en	URL
sv	Länk

en	URL to shorten
sv	Länk att förkorta

en	You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s).
sv	Nu har du bett om för många länkförkortningar under för kort tid. Du har blockerats i %1 timmar.

en	You have been successfully logged in.
sv	Du har loggats in.

en	You have been successfully logged out.
sv	Du har loggats ut.

en	You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it.
sv	Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.

en	You must be logged in to use it.
sv	Du måste vara inloggad för att använda den.

en	You will be redirected to Lstu statistics page
sv	Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU

en	You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure
sv	Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas

en	You will be redirected to Lstu successfully logged out interface
sv	Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU

en	You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs
sv	Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar

en	You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL
sv	Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken

en	You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason
sv	Du kommer skickas vidare till mållänken eller en LTSU-sida med en förklaring av vad som gått snett

en	You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise
sv	Du kommer få statistiksidan med administrationsstatistiken om du har loggats in, och annars statistiken och ett felmeddelande

en	You're not authenticated as the admin
sv	Du är inte inloggad som administratör

en	Your login
sv	Dina inloggningsuppgifter

en	Your password
sv	Ditt lösenord

en	integer, how many unique visits of the shortened URL
sv	heltal, hur många enskilda besökare den förkortade länken har haft

en	mandatory
sv	obligatoriskt

en	optional
sv	frivilligt

en	shortened_url
sv	forkortad_lank