en	%1 is not a valid URL.
pt-br	%1 não é um URL válido.

en	A page with a table containing the same informations that the JSON response
pt-br	Uma página com uma tabela contendo as mesmas informações que a resposta JSON

en	About
pt-br	Sobre

en	Admin password
pt-br	Senha do administrador

en	Bad password
pt-br	Senha incorreta

en	Copy to clipboard
pt-br	Copiar para a área de transferência

en	Counter
pt-br	Contador

en	Created
pt-br	Criado

en	Custom shortened text
pt-br	Texto abreviado personalizado

en	Delete
pt-br	Excluir

en	Export your URLs
pt-br	Exportar seus URLs

en	Failure reason
pt-br	Motivo da falha

en	File imported
pt-br	Arquivo importado

en	Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
pt-br	Obtenha os detalhes (contador de visitas, data de criação, etc.) de um URL encurtado.

en	Go!
pt-br	Enviar

en	Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link
pt-br	Pressione Enter e, em seguida, Ctrl+C para copiar o link curto

en	Home
pt-br	Início

en	If "action" is defined to "logout":
pt-br	Se "ação" for definida como "logout":

en	If "adminpwd" is defined:
pt-br	Se "adminpwd" estiver definido:

en	If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise
pt-br	Se for igual a "json", a resposta estará no formato JSON, caso contrário, no formato HTML

en	If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records.
pt-br	Se você estiver conectado como administrador (configuração "adminpwd" ou "hashed_adminpwd"), ele fornecerá estatísticas de todos os URLs, classificadas pelas mais visitadas primeiro, e paginadas com páginas que contêm %1 registros.

en	If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter
pt-br	Se você estiver conectado como administrador, poderá fornecer um parâmetro "page" (página)

en	Import URLs
pt-br	Importar URLs

en	It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
pt-br	Ele usará os cookies do Lstu para saber para qual URL encurtado ele retornará as estatísticas.

en	JSON: failure
pt-br	JSON: falha

en	JSON: success
pt-br	JSON: sucesso

en	License:
pt-br	Licença:

en	Login
pt-br	Entrar

en	Logout
pt-br	Sair

en	Logout from admin stats
pt-br	Sair das estatísticas de administrador

en	Next
pt-br	Próximo

en	No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
pt-br	Não há URL encurtado disponível. Tente novamente ou entre em contato com o administrador em %1. Seu URL para encurtar: %2

en	Parameters:
pt-br	Parâmetros:

en	Password
pt-br	Senha

en	Please, check your credentials: unable to authenticate.
pt-br	Por favor, verifique suas credenciais: não foi possível autenticar.

en	Previous
pt-br	Anterior

en	QRCode
pt-br	Código QR

en	Response for HTML format
pt-br	Resposta para o formato HTML

en	Response for JSON format
pt-br	Resposta para o formato JSON

en	Response:
pt-br	Resposta:

en	Shortened URL
pt-br	URL encurtado

en	Should always be successful
pt-br	Sempre deve ser bem-sucedido

en	Signin
pt-br	Entrar

en	Sorry, unable to parse the provided file
pt-br	Desculpe, não foi possível analisar o arquivo fornecido

en	Statistics
pt-br	Estatísticas

en	The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it.
pt-br	O host do URL ou um de seus redirecionamentos (%1) está na lista negra do Spamhaus. Eu me recuso a encurtá-lo.

en	The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it.
pt-br	O URL ou um de seus redirecionamentos (%1) está na lista negra do banco de dados do Google Safe Browsing. Eu me recuso a encurtá-lo.

en	The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
pt-br	O URL redireciona %1 vezes ou mais. É provável que seja um URL perigoso (spam, phishing, etc.). Eu me recuso a encurtá-lo.

en	The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain).
pt-br	O URL que você deseja encurtar vem de um domínio (%1) que está na lista negra deste servidor (geralmente por causa de spammers que usam esse domínio).

en	The shortened URL %1 doesn't exist.
pt-br	O URL encurtado %1 não existe.

en	The shortened URL %1 no longer exists.
pt-br	O URL encurtado %1 não existe mais.

en	The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1
pt-br	O texto encurtado não pode ser "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" ou "logout" nem terminar com ".json". Seu URL a ser encurtado: %1

en	To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")
pt-br	Para fazer um login de administrador, defina-o como a senha definida nas configurações ("adminpwd" ou "hashed_adminpwd")

en	To do an admin logout, set it to "logout".
pt-br	Para se desconectar como administrador, defina-o como "logout".

en	Too many bad passwords. You're banned.
pt-br	Muitas senhas incorretas. Você está banido.

en	URL

en	URL to shorten
pt-br	URL a ser encurtado

en	You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s).
pt-br	Você pediu para encurtar muitos URLs muito rapidamente. Você está banido por %1 hora(s).

en	You have been successfully logged in.
pt-br	Você se conectou com sucesso.

en	You have been successfully logged out.
pt-br	Você se desconectou com sucesso.

en	You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it.
pt-br	Você deve estar conectado como administrador (configuração "adminpwd" ou "hashed_adminpwd") para usá-lo.

en	You must be logged in to use it.
pt-br	Você deve estar conectado para usá-lo.

en	You will be redirected to Lstu statistics page
pt-br	Você será redirecionado para a página de estatísticas do Lstu

en	You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure
pt-br	Você será redirecionado para a página de estatísticas do Lstu com uma mensagem em caso de falha

en	You will be redirected to Lstu successfully logged out interface
pt-br	Você será redirecionado para a interface de desconexão bem-sucedida do Lstu

en	You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs
pt-br	Você será redirecionado para a interface clássica do Lstu, onde poderá encurtar URLs

en	You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL
pt-br	Você será redirecionado para a interface clássica do Lstu com uma mensagem fornecendo o URL encurtado

en	You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason
pt-br	Você será redirecionado para o URL de destino ou para a interface do Lstu com uma mensagem informando o motivo da falha

en	You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise
pt-br	Você terá a página de estatísticas com as estatísticas do administrador se tiver se conectado com sucesso, ou suas estatísticas e uma mensagem de falha, caso contrário

en	You're not authenticated as the admin
pt-br	Você não está autenticado como administrador

en	Your login
pt-br	Seu identificador

en	Your password
pt-br	Sua senha

en	integer, how many unique visits of the shortened URL
pt-br	inteiro, quantas visitas únicas recebeu o URL encurtado

en	mandatory
pt-br	obrigatório

en	optional
pt-br	opcional

en	shortened_url