en	%1 is not a valid URL.
oc	%1 es pas una URL valida.

en	A page with a table containing the same informations that the JSON response
oc	Una pagina amb un tablèu que conten las meteissas informacions que lo messatge JSON

en	About
oc	A prepaus

en	Admin password
oc	Senhal administrator

en	Bad password
oc	Senhal incorrècte

en	Copy to clipboard
oc	Copiar al quichapapièrs

en	Counter
oc	Comptador

en	Created
oc	Creat lo

en	Custom shortened text
oc	Tèxte de l’acorchi personalizat

en	Delete
oc	Suprimir

en	Export your URLs
oc	Exportar vòstras URL

en	Failure reason
oc	Rason del fracàs

en	File imported
oc	Fichièr importat

en	Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
oc	Obténer los detalhs (comptador de visitas, data de creacion, etc.) d’una URL acorchida.

en	Go!
oc	Zo !

en	Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link
oc	Picatz sus Entrada puèi fasètz Ctrl+C per copiar lo ligam

en	Home
oc	Acuèlh

en	If "action" is defined to "logout":
oc	Se "action" es definit coma "logout" :

en	If "adminpwd" is defined:
oc	Se "adminpwd" es definit :

en	If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise
oc	Se es egal a "json", la responsa serà al format JSON, autrament aquò serà una responsa en HTML

en	If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records.
oc	Se sètz connectat·ada coma admin ("adminpwd" o "hashed_adminpwd" paramètre) aquò donarà totas las estatisticas per totas las URL, triadas per nombre de visitas en primièr las mai visitas, amb una paginacion amb %1 enregistraments per pagina.

en	If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter
oc	Se sètz connectat·ada coma admin, podètz fornir un paramètre "page"

en	Import URLs
oc	Importar vòstras URL

en	It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
oc	Aquò utilizarà los cookies de Lstu per saber quinas estatisticas tornar.

en	JSON: failure
oc	JSON : fracàs

en	JSON: success
oc	JSON : succès

en	License:
oc	Licéncia :

en	Login
oc	Connexion

en	Logout
oc	Desconnexion

en	Logout from admin stats
oc	Desconnexion de las estatisticas admin

en	Next
oc	Seguent

en	No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
oc	I a pas mai d’URL acorchadas disponiblas. Mercés de tornar ensajar o de contactar l’administrator sus %1. Recòrd de l’URL per acorchar : %2

en	Parameters:
oc	Paramètres :

en	Password
oc	Senhal

en	Please, check your credentials: unable to authenticate.
oc	Mercés de verificar vòstres identificants : fracàs de l’autentificacion.

en	Previous
oc	Precedent

en	QRCode

en	Response for HTML format
oc	Responsa pel format HTML

en	Response for JSON format
oc	Responsa pel format JSON

en	Response:
oc	Responsa :

en	Shortened URL
oc	URL acorchada

en	Should always be successful
oc	Deu totjorn tornar una capitada

en	Signin
oc	Connexion

en	Sorry, unable to parse the provided file
oc	O planhèm èra pas possible de percórrer lo fichièr provesit

en	Statistics
oc	Estatisticas

en	The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it.
oc	L’òste de l’URL o d’una de sas redireccions (%1) es considerat coma nociu per Spamhaus. Refusi de l’acorchar.

en	The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it.
oc	L’URL o una de sas redireccions (%1) es considerat coma nociva per Google Safe Browsing. Refusi de l’acorchar.

en	The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
oc	L’URL endralha %1 còps o mai cap a un a autre site. Pòt èsser una URL dangerossa (porrièl, pesca electronica, etc). Refusi de l’acorchar.

en	The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain).
oc	L’UR que volètz acorchar ven d’un domeni (%1) qu’es lista negra en aqueste servidor (sovent a causa de spammers qu’utilizan aqueste domeni).

en	The shortened URL %1 doesn't exist.
oc	L’URL acorchada %1 existís pas.

en	The shortened URL %1 no longer exists.
oc	L’URL acorchida %1 existís pas pus.

en	The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1
oc	Lo tèxte de l’acorchi deu pas èsser "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" o "logout" o acabar per ".json". Recòrd de l’URL per acorchar : %1

en	To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")
oc	Per vos connectar coma admin, botatz lo senhal definit dins los paramètres ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")

en	To do an admin logout, set it to "logout".
oc	Per vos desconnectar de l’administracion, definissètz aqueste paramètre coma "logout".

en	Too many bad passwords. You're banned.
oc	Tròp de marrits senhals. Sètz bandit·ida.

en	URL

en	URL to shorten
oc	URL per acorchar

en	You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s).
oc	Avètz demandat d’acorchar tròp d’URL en pauc de temps. Sètz bandit per %1 ora(s).

en	You have been successfully logged in.
oc	Sètz ben estat·ada connectat·ada.

en	You have been successfully logged out.
oc	Sètz ben estat·ada desconnectat·ada.

en	You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it.
oc	Vos cal èsser connectat·ada coma admin ("adminpwd" o "hashed_adminpwd" paramètres) per utilizar aquò.

en	You must be logged in to use it.
oc	Vos cal èsser connectat·ada per utilizar aquò.

en	You will be redirected to Lstu statistics page
oc	Seretz dirigit·ida cap a la pagina de las estatisticas de Lstu

en	You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure
oc	Seretz dirigit·ida cap a la pagina de las estatisticas de Lstu amb un messatge se i a agut un fracàs

en	You will be redirected to Lstu successfully logged out interface
oc	Seretz dirigit·ida cap a l’interfàcia de Lstu per la desconnexion

en	You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs
oc	Seretz dirigit·ida cap a l’interfàcia classica de Lstu ont poiretz acorchir d’URLs

en	You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL
oc	Seretz dirigit·ida cap a l’interfàcia classica de Lstu amb un message donant l’URL acorchida

en	You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason
oc	Seretz dirigit·ida cap a l’URL finala o la pagina d’acuèlh de Lstu amb un messatge qu’indica la rason del fracàs

en	You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise
oc	Auretz la pagina d’estatisticas amb las statisticas admin se sètz ben connectat·ada, autrament vòstres estatisticas amb un messatge de fracàs

en	You're not authenticated as the admin
oc	Sètz pas connectat·ada coma admin

en	Your login
oc	Vòstre identificant

en	Your password
oc	Vòstre senhal

en	integer, how many unique visits of the shortened URL
oc	entièr, quantas visitas unicas per l’URL acorchida

en	mandatory
oc	obligatòri

en	optional
oc	facultatiu

en	shortened_url
oc	url_acorchida