en	%1 is not a valid URL.
hr	%1 nije valjani URL.

en	A page with a table containing the same informations that the JSON response
hr	Stranica s tablicom koja sadrži iste informacije kao JSON odgovor

en	About
hr	Podaci

en	Admin password
hr	Administratorska lozinka

en	Bad password
hr	Kriva lozinka

en	Copy to clipboard
hr	Kopiraj u međuspremnik

en	Counter
hr	Brojač

en	Created
hr	Izrađeno

en	Custom shortened text
hr	Prilagođen skraćeni tekst

en	Delete
hr	Brisanje

en	Export your URLs
hr	Izvezi svoje URL-ove

en	Failure reason
hr	Razlog neuspjeha

en	File imported
hr	Datoteka je uvezena

en	Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
hr	Dobij detalje (brojač posjeta, datum stvaranja itd.) skraćenog URL-a.

en	Go!
hr	Kreni!

en	Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link
hr	Pritisni Enter, zatim Ctrl+C za kopiranje kratke poveznice

en	Home
hr	Doma

en	If "action" is defined to "logout":
hr	Ako je „action” (radnja) definirana kao „logout” (odjava):

en	If "adminpwd" is defined:
hr	Ako je „adminpwd” (administratorska lozinka) definirana:

en	If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise
hr	Ako je jednako „json”, odgovor će biti u JSON formatu, inače u HTML formatu

en	If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records.
hr	Ako si prijavljen/a kao administrator (postavka „adminpwd” ili „hashed_adminpwd”), dobit ćeš statistiku za sve URL-ove, razvrstane po najposjećenijima, paginirane sa stranicama koje sadrže %1 zapisa.

en	If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter
hr	Ako si prijavljen/a kao administrator, možeš zadati parametar „page” (stranica)

en	Import URLs
hr	Uvezi URL-ove

en	It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
hr	Koristit će Lstu-ove kolačiće za određivanje statisktike skraćenih URL-ova.

en	JSON: failure
hr	JSON: neuspjeh

en	JSON: success
hr	JSON: uspjeh

en	License:
hr	Licenca:

en	Login
hr	Prijava

en	Logout
hr	Odjava

en	Logout from admin stats
hr	Odjavi se iz statistike administratora

en	Next
hr	Pored

en	No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
hr	Skraćeni URL nije dostupan. Pokušaj ponovo ili kontaktiraj administratora na %1. Tvoj URL za skraćivanje: %2

en	Parameters:
hr	Parametri:

en	Password
hr	Lozinka

en	Please, check your credentials: unable to authenticate.
hr	Provjeri svoje podatke autentifikacije: autentifikacija je neuspjela.

en	Previous
hr	Prijašnja

en	QRCode
hr	QR kod

en	Response for HTML format
hr	Odgovor za HTML format

en	Response for JSON format
hr	Odgovor za JSON format

en	Response:
hr	Odgovor:

en	Shortened URL
hr	Skraćeni URL

en	Should always be successful
hr	Trebalo bi uvijek uspjeti

en	Signin
hr	Registracija

en	Sorry, unable to parse the provided file
hr	Žao nam je, obrada zadane datoteke nije uspjela

en	Statistics
hr	Statistika

en	The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it.
hr	URL host ili jedno od njegovih preusmjeravanja (%1) je na popisu nepoželjnih u Spamhausu. Odbijam ga skratiti.

en	The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it.
hr	URL ili jedno od njegovih preusmjeravanja (%1) nalazi se na popisu nepoželjnih u bazi podataka Googleovog sigurnog pregledavanja. Odbijam ga skratiti.

en	The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
hr	URL preusmjerava barem %1 puta. Najvjerojatnije se radi o opasnom URL-u (neželjena pošta, krađa podataka itd.). Odbijam ga skratiti.

en	The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain).
hr	URL koji želiš skratiti dolazi s domene (%1) koja je na popisu nepoželjnih na ovom poslužitelju (obično zbog pošiljatelja neželjene pošte koji koriste ovu domenu).

en	The shortened URL %1 doesn't exist.
hr	Skraćeni URL %1 ne postoji.

en	The shortened URL %1 no longer exists.
hr	Skraćeni URL %1 više ne postoji.

en	The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1
hr	Skraćeni tekst ne može biti „a”, „api”, „d”, „cookie”, „stats”, „fullstats”, „login” ili „logout” niti završiti s „.json”. Tvoj URL za skraćivanje: %1

en	To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")
hr	Za administratorsku prijavu, postavi je na lozinku definiranu u postavkama („adminpwd” ili „hashed_adminpwd”)

en	To do an admin logout, set it to "logout".
hr	Za administratorsku odjavu postavi je na „logout” (odjava).

en	Too many bad passwords. You're banned.
hr	Previše neispravnih lozinki. Isključen/a si.

en	URL

en	URL to shorten
hr	URL za skraćivanje

en	You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s).
hr	Prebrzo si zatražio/la skraćivanje previše URL-ova. Isključen/a si za %1 h.

en	You have been successfully logged in.
hr	Uspješno si prijavljan/a.

en	You have been successfully logged out.
hr	Uspješno si odjevljen/a.

en	You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it.
hr	Za korištnje moraš biti prijavljen kao administrator (postavka „adminpwd” ili „hashed_adminpwd”).

en	You must be logged in to use it.
hr	Za korištenje se moraš prijaviti.

en	You will be redirected to Lstu statistics page
hr	Preusmjerit ćemo te na Lstu stranicu statistike

en	You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure
hr	Preusmjerit ćemo te na Lstu stranicu statistike s porukom u slučaju neuspjeha

en	You will be redirected to Lstu successfully logged out interface
hr	Preusmjerit ćemo te na uspješno odjavljeno Lstu sučelje

en	You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs
hr	Preusmjerit ćemo te na klasično Lstu sučelje gdje ćeš moći skratiti URL-ove

en	You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL
hr	Preusmjerit ćemo te na klasično Lstu sučelje s porukom o skraćenim URL-om

en	You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason
hr	Preusmjerit ćemo te na ciljani URL ili na klasično Lstu sučelje s porukom razloga neuspjeha

en	You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise
hr	Dobit ćeš stranicu statistike sa statistikom administratora ako si uspješno prijavljen/a. U suprotnom ćeš dobiti svoju statistiku i poruku o neuspjehu

en	You're not authenticated as the admin
hr	Nisi autentificiran/a kao administrator

en	Your login
hr	Tvoja prijava

en	Your password
hr	Tvoja lozinka

en	integer, how many unique visits of the shortened URL
hr	cijeli broj, broj jedinstvenih posjeta skraćenog URL-a

en	mandatory
hr	obavezno

en	optional
hr	opcionalno

en	shortened_url
hr	skraćeni_url