en	%1 is not a valid URL.
fr	%1 n’est pas une URL valide.

en	A page with a table containing the same informations that the JSON response
fr	Une page avec un tableau contenant les mêmes informations que le message JSON

en	About
fr	À propos

en	Admin password
fr	Mot de passe administrateur

en	Bad password
fr	Mot de passe incorrect

en	Copy to clipboard
fr	Copier dans le presse-papier

en	Counter
fr	Compteur

en	Created
fr	Créé le

en	Custom shortened text
fr	Texte du raccourci personnalisé

en	Delete
fr	Supprimer

en	Export your URLs
fr	Exporter vos URL

en	Failure reason
fr	Raison de l’échec

en	File imported
fr	Fichier importé

en	Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
fr	Obtenez les détails (compteur de visites, date de création, etc.) d’une URL raccourcie.

en	Go!
fr	Allons-y !

en	Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link
fr	Appuyez sur Entrée puis faites Ctrl+C pour copier le lien

en	Home
fr	Accueil

en	If "action" is defined to "logout":
fr	Si "action" est définie à "logout" :

en	If "adminpwd" is defined:
fr	Si "adminpwd" est défini :

en	If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise
fr	Si égal à "json", la réponse sera au format JSON, sinon ce sera une réponse en HTML

en	If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records.
fr	Si vous êtes connecté·e en tant qu’admin (paramètre "adminpwd" ou "hashed_adminpwd"), cela vous donnera les statistiques pour toutes les URL, triées selon le nombre de visites en ordre décroissant, de façon paginée avec des pages contenant %1 enregistrements.

en	If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter
fr	Si vous êtes connecté·e en tant qu’admin, vous pouvez fournir un paramètre "page"

en	Import URLs
fr	Importer des URL

en	It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
fr	Cela utilisera les cookies de Lstu pour savoir quelles sont les URL dont il faut fournir les statistiques.

en	JSON: failure
fr	JSON : échec

en	JSON: success
fr	JSON : succès

en	License:
fr	Licence :

en	Login
fr	Connexion

en	Logout
fr	Déconnexion

en	Logout from admin stats
fr	Déconnexion des stats admin

en	Next
fr	Suivant

en	No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
fr	Il n’y a plus d’URL raccourcie disponible. Veuillez réessayer ou contactez l’administrateur sur %1. Rappel de l’URL à raccourcir : %2

en	Parameters:
fr	Paramètres :

en	Password
fr	Mot de passe

en	Please, check your credentials: unable to authenticate.
fr	Impossible de s’authentifier, veuillez vérifier vos identifiants.

en	Previous
fr	Précédent

en	QRCode

en	Response for HTML format
fr	Réponse pour le format HTML

en	Response for JSON format
fr	Réponse pour le format JSON

en	Response:
fr	Réponse :

en	Shortened URL
fr	URL raccourcie

en	Should always be successful
fr	Devrait toujours retourner un succès

en	Signin
fr	Connexion

en	Sorry, unable to parse the provided file
fr	Désolé, impossible d’analyser le fichier fourni

en	Statistics
fr	Statistiques

en	The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it.
fr	L'hôte de l'URL ou d'une de ses redirections (%1) est considéré comme nocif par Spamhaus. Je refuse de la raccourcir.

en	The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it.
fr	L’URL ou l’une de ses redirections (%1) est blacklistée dans la base de données Google Safe Browsing. Je refuse de la raccourcir.

en	The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
fr	L'URL redirige %1 fois ou plus vers un autre site. Il est probable qu'il s'agisse d'une URL dangereuse (pourriel, hameçonnage, etc.). Je refuse de la raccourcir.

en	The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain).
fr	L’URL que vous souhaitez raccourcir provient d’un domaine (%1) qui est interdit sur ce serveur (généralement à cause de spammeurs qui utilisent ce domaine).

en	The shortened URL %1 doesn't exist.
fr	L’URL raccourcie %1 n’existe pas.

en	The shortened URL %1 no longer exists.
fr	L’URL raccourcie %1 n’existe plus.

en	The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1
fr	Le texte du raccourci ne peut être "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" ou "logout" ou se terminer par ".json". Rappel de l’URL à raccourcir : %1

en	To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")
fr	Pour se connecter en tant qu’admin, mettez le mot de passe défini dans les paramètres de configuration ("adminpwd" ou "hashed_adminpwd")

en	To do an admin logout, set it to "logout".
fr	Pour se déconnecter de l’administration, définissez ce paramètre à "logout".

en	Too many bad passwords. You're banned.
fr	Trop de mauvais mots de passe. Vous êtes banni.

en	URL

en	URL to shorten
fr	URL à raccourcir

en	You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s).
fr	Vous avez demandé à réduire trop d’URLs en trop peu de temps. Vous êtes banni pour %1 heure(s).

en	You have been successfully logged in.
fr	Vous avez été connecté·e avec succès.

en	You have been successfully logged out.
fr	Vous avez été déconnecté·e avec succès.

en	You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it.
fr	Vous devez être connecté·e en tant qu’admin (paramètre "adminpwd" ou "hashed_adminpwd") pour l'utiliser.

en	You must be logged in to use it.
fr	Vous devez être connecté·e pour l’utiliser.

en	You will be redirected to Lstu statistics page
fr	Vous serez redirigé·e vers la page de statistiques de Lstu

en	You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure
fr	Vous serez redirigé·e vers la page de statistiques de Lstu avec un message en cas d’échec

en	You will be redirected to Lstu successfully logged out interface
fr	Vous serez redirigé vers l’interface de déconnexion réussie de Lstu

en	You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs
fr	Vous serez redirigé vers l’interface normale de Lstu où vous pourrez raccourcirs des URL

en	You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL
fr	Vous aurez l’interface normale de Lstu avec un message indiquant l’URL raccourcie

en	You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason
fr	Vous serez redirigé vers l’URL cible ou vers la page d’accueil de Lstu avec un message indiquant la raison de l’échec

en	You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise
fr	Vous aurez la page de statistiques avec les statistiques admin si vous vous êtes connecté·e avec succès, ou sinon vos statistiques avec un message d’échec

en	You're not authenticated as the admin
fr	Vous n’êtes pas authentifié·e en tant qu’admin

en	Your login
fr	Votre identifiant

en	Your password
fr	Votre mot de passe

en	integer, how many unique visits of the shortened URL
fr	entier, combien de visites uniques a reçu l'URL raccourcie

en	mandatory
fr	obligatoire

en	optional
fr	facultatif

en	shortened_url
fr	url_raccourcie