en	%1 is not a valid URL.
es	%1 no es una URL válida.

en	A page with a table containing the same informations that the JSON response
es	Una página con una tabla que contiene la misma información que la respuesta JSON

en	About
es	Acerca de

en	Admin password
es	Contraseña de administrador

en	Bad password
es	Contraseña incorrecta

en	Copy to clipboard
es	Copiar al portapapeles

en	Counter
es	contador

en	Created
es	Creado en

en	Custom shortened text
es	xto de acceso directo personalizado

en	Delete
es	Eliminar

en	Export your URLs
es	Exporta tus URL

en	Failure reason
es	Motivo del fallo

en	File imported
es	Archivo importado

en	Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL.
es	Obtenga los detalles (contador de visitas, fecha de creación, etc.) de una URL acortada.

en	Go!
es	¡Vamos!

en	Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link
es	Presiona Enter, luego Ctrl C para copiar el enlace corto

en	Home
es	Inicio

en	If "action" is defined to "logout":
es	Si "action" se establece en "logout":

en	If "adminpwd" is defined:
es	Si se define "adminpwd":

en	If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise
es	Si es igual a "json", la respuesta estará en formato JSON, formato HTML de lo contrario

en	If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records.
es	Si ha iniciado sesión como administrador (configuración "adminpwd" o "hashed_adminpwd"), le proporcionará estadísticas para todas las URL, ordenadas primero por las más visitadas, paginadas con páginas que contienen% 1 registros.

en	If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter
es	Si ha iniciado sesión como administrador, puede proporcionar un parámetro de "page"

en	Import URLs
es	Importar URL

en	It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for.
es	Utilizará las cookies de Lstu para saber para qué URL devolverá estadísticas.

en	JSON: failure
es	JSON: fallo

en	JSON: success
es	JSON: éxito

en	License:
es	Licencia:

en	Login
es	Iniciar sesión

en	Logout
es	Cerrar sesión

en	Logout from admin stats
es	Cerrar sesión en las estadísticas de administrador

en	Next
es	Siguiente

en	No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2
es	No hay URL abreviada disponible. Vuelva a intentarlo o póngase en contacto con el administrador en %1. Su URL para acortar: %2

en	Parameters:
es	Parámetros:

en	Password
es	Contraseña

en	Please, check your credentials: unable to authenticate.
es	Por favor, verifique sus credenciales: no se puede autenticar.

en	Previous
es	Anterior

en	QRCode
es	Código QR

en	Response for HTML format
es	Respuesta para formato HTML

en	Response for JSON format
es	Respuesta para formato JSON

en	Response:
es	Respuesta:

en	Shortened URL
es	Acceso directo a URL

en	Should always be successful
es	Siempre debe ser exitoso

en	Signin
es	Registrarse

en	Sorry, unable to parse the provided file
es	Lo sentimos, no se puede analizar el archivo proporcionado

en	Statistics
es	Estadísticas

en	The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it.
es	El host de URL o una de sus redirecciones (%1) está en la lista negra de Spamhaus. Me niego a acortarlo.

en	The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it.
es	La URL o una de sus redirecciones (%1) está en la lista negra de la base de datos de Navegación segura de Google. Me niego a acortarlo.

en	The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it.
es	La URL redirige %1 veces o la mayoría. Es muy probable que sea una URL peligrosa (spam, phishing, etc.). Me niego a acortarlo.

en	The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain).
es	La URL que desea acortar proviene de un dominio (%1) que está en la lista negra de este servidor (generalmente debido a los spammers que usan este dominio).

en	The shortened URL %1 doesn't exist.
es	La URL acortada %1 no existe.

en	The shortened URL %1 no longer exists.
es	La URL abreviada %1 ya no existe.

en	The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1
es	El texto abreviado no puede ser "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" o "logout" o finalizar con ".json". Su URL para acortar: %1

en	To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd")
es	Para hacer un inicio de sesión de administrador, configúrelo con la contraseña definida en la configuración ("adminpwd" o "hashed_adminpwd")

en	To do an admin logout, set it to "logout".
es	Para hacer un cierre de sesión de administrador, configúrelo en "cerrar sesión".

en	Too many bad passwords. You're banned.
es	Demasiadas contraseñas malas. Estás prohibido.

en	URL

en	URL to shorten
es	URL para acortar

en	You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s).
es	Solicitó acortar demasiadas URL demasiado rápido. Estás prohibido por %1 hora (s).

en	You have been successfully logged in.
es	Has ingresado exitosamente.

en	You have been successfully logged out.
es	Ha sido desconectado exitosamente.

en	You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it.
es	Debe iniciar sesión como administrador (configuración "adminpwd" o "hashed_adminpwd") para usarlo.

en	You must be logged in to use it.
es	Debe iniciar sesión para usarlo.

en	You will be redirected to Lstu statistics page
es	Serás redirigido a la página de estadísticas de Lstu

en	You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure
es	Será redirigido a la página de estadísticas de Lstu con un mensaje en caso de falla

en	You will be redirected to Lstu successfully logged out interface
es	Será redirigido a la interfaz de Lstu que cerró la sesión correctamente

en	You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs
es	Será redirigido a la interfaz clásica de Lstu, donde podrá acortar las URL

en	You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL
es	Será redirigido a la interfaz clásica de Lstu con un mensaje con la URL acortada

en	You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason
es	Será redirigido a la URL de destino o a la interfaz Lstu con un mensaje que indique el motivo del erro

en	You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise
es	Tendrá la página de estadísticas con las estadísticas de administrador si ha iniciado sesión correctamente, o sus estadísticas y un mensaje de error de lo contrario

en	You're not authenticated as the admin
es	No estás autenticado como administrado

en	Your login
es	Tu nombre de usuario

en	Your password
es	Tu contraseña

en	integer, how many unique visits of the shortened URL
es	entero, cuántas visitas únicas de la URL acortada

en	mandatory
es	obligatorio

en	optional
es	Opcional

en	shortened_url
es	URL_acceso-directo