en	"%1" is already announced.
fr	"%1" est déjà annoncée.

en	"%1" is not a valid IP address or network.
fr	"%1" n'est pas une adresse IP ou un réseau valide.

en	"%1" is not a valid community (not declared in Erco configuration).
fr	"%1" n'est pas une communauté valide (non déclarée dans la configuration d'Erco).

en	"%1" is not a valid next hop (not declared in Erco configuration).
fr	"%1" n'est pas un next hop valide (non déclaré dans la configuration d'Erco).

en	Actions

en	Add
fr	Ajouter

en	Announce a new network or IP
fr	Annoncer un nouveau réseau ou une IP

en	Announced networks
fr	Sous-réseaux annoncés

en	Buy the ebook (french only)
fr	Acheter l'ebook (français uniquement)

en	Cancel
fr	Annuler

en	Clear command output
fr	Nettoyer la sortie des commandes

en	Communities
fr	Communautés

en	Communities:
fr	Communautés :

en	Confirm
fr	Confirmer

en	Created at
fr	Créé le

en	Exabgp has been reloaded but is not running.
fr	Exabgp a été relancé mais ne fonctionne pas.

en	Exabgp has been successfully reloaded.
fr	Exabgp a été relancé avec succès.

en	Exabgp is running
fr	Exabgp fonctionne

en	Getting Exabgp status
fr	Récupération de l'état d'Exabgp

en	IP or network in CIDR notation
fr	Adresse IP ou réseau en notation CIDR

en	Launch command
fr	Lancer la commande

en	Local preference
fr	Préférence locale

en	Local preference:
fr	Préférence locale :

en	Modified at
fr	Modifié le

en	Modify
fr	Modifier

en	Modify network
fr	Modifier le réseau

en	Network
fr	Réseau

en	Network can not be empty!
fr	Le réseau ne peut pas être vide !

en	Network successfully deleted.
fr	Le réseau a été supprimé avec succès.

en	Network:
fr	Réseau :

en	Next hop

en	Next hop:
fr	Next hop :

en	No community. Please choose at least one community.
fr	Aucune communauté. Veuillez choisir au moins une communauté.

en	Please confirm the addition of the following network
fr	Veuillez confirmer l'ajout du réseau suivant

en	Please confirm the deletion of the following network
fr	Veuillez confirmer la suppression du réseau suivant

en	Please, confirm your action
fr	Veuillez confirmer votre action

en	Reload Exabgp
fr	Relancer Exabgp

en	Unable to fetch Exabgp status: PID file missing or not readable!
fr	Impossible de récupérer le statut d'Exabgp : fichier de PID manquant ou non lisible !

en	Unable to find or modify the network with id %1. Please contact the administrator.
fr	Impossible de retrouver ou de modifier le réseau possédant l'id %1. Veuillez contacter un administrateur.

en	Unable to found the network with id = %1
fr	Impossible de retrouver le réseau possédant l'id %1

en	WARNING! Exabgp is NOT running!
fr	ATTENTION ! Exabgp ne fonctionne pas !

en	We tried to reload Exabgp but it failed (WebSocket handshake failed). Contact an administrator.
fr	Nous avons essayé de relancer Exabgp mais cela a échoué (échec de la négociation WebSocket). Contactez un administrateur.

en	WebSocket handshake failed!
fr	La négociation WebSocket a échoué !

en	You must select communities!
fr	Vous devez sélectionner une ou plusieurs communautés !

en	You tried to launch an unauthorized command. Contact an administrator.
fr	Vous avez lancé une commande non autorisée. Contactez un administrateur.